en	An authentication exception occurred.
und	Įvyko autentifikacijos klaida.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Nepavyko rasti autentifikacijos duomneų.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Autentifikacijos užklausos nepavyko įvykdyti dėl sistemos klaidų.

en	Invalid credentials.
und	Klaidingi duomenys.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Slapukas buvo panaudotas kažkam kitam.

en	Not privileged to request the resource.
und	Neturite teisių pasiektį resursą.

en	Invalid CSRF token.
und	Neteisingas CSRF raktas.

en	Digest nonce has expired.
und	Prieigos kodas yra pasibaigęs.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Nerastas autentifikacijos tiekėjas, kuris palaikytų autentifikacijos raktą.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Sesija yra nepasiekiama, pasibaigė galiojimo laikas arba slapukai yra išjungti.

en	No token could be found.
und	Nepavyko rasti rakto.

en	Username could not be found.
und	Tokio naudotojo vardo nepavyko rasti.

en	Account has expired.
und	Paskyros galiojimo laikas baigėsi.

en	Credentials have expired.
und	Autentifikacijos duomenų galiojimo laikas baigėsi.

en	Account is disabled.
und	Paskyra yra išjungta.

en	Account is locked.
und	Paskyra yra užblokuota.